0.0 200. 400. 600. 800. 1000.

s (m)

Diagnostics-Collimation

0.0 20. 40. 60. 80. 100.

120.

βx (m), βy (m) [*10**( 3)]

0.0 0.025

0.050

0.075

0.100

0.125

0.150

0.175

0.200

0.225

0.250

0.275

0.300

Dx (m)

β x β y Dx