10^1

10^{-12}

10^{-11}

10^{-10}

10^{-9}

10^{-8}

Frequency [Hz]

Integrated RMS of motion [m]

No stabilization Ground isolation Ground isolation and resonances rejection Integrated noise of the measurement chain

Ground isolation

Resonances rejection

0.13nm

0.25nm

0.05nm

7.8nm

5 80